-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

-1600

-1400

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

Età (Ma)

Profondità (u.a.)

z_L

w ρ_w

ρ

ρ_m

z x