0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

0.000524659 0.00455864 0.0111972

0.00686813 0.00693756 0.00430108 0.004317790.0009501190.0100241 0.0125803 0.0250213

0.0169014 0.010459 0.0129964 0.00794702 0.00373134 0.007907980.0251293 0.0306554 0.0527704

0.0228311 0.0306363 0.0287611 0.0351474 0.0716216 0.0751105 0.108924 0.153249 0.164097

0.0925926 0.112306 0.157978 0.241176 0.454106 0.538259 0.52459 0.622034 0.556757

0.0757576 0.0736607 0.0842697 0.144828 0.303571 0.382114 0.462745 0.405063 0.322148

0.148148 0.123853 0.0974026 0.140496 0.154412 0.316239 0.35461 0.23301 0.228261

0.0909091 0.25 0.192308 0.115385 0.265306 0.5 0.460317 0.183486 0.354839

0.714286 0.75 0.684211 0.4 0.551724 0.775 0.76087 0.652778 0.65

η 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tp

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Efficiency