0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.000524521 0.00137135 0.00218363

0.00306096 0.00261304 0.00151739 0.0019268 0.0006715160.00199474 0.00182345 0.0026337

0.00684141 0.00245229 0.00304331 0.00228497 0.00166559 0.00237490.00425515 0.00396307 0.00513592

0.0100931 0.00483 0.0055588 0.00620073 0.00947914 0.0101149 0.011286 0.0112188 0.0122909

0.0278919 0.0109137 0.0144963 0.0189432 0.0244699 0.025608 0.0241674 0.0199622 0.0210866

0.0325712 0.0123414 0.0147229 0.0206659 0.0307217 0.03098010.0312242 0.0247001 0.0270699

0.0683673 0.0223107 0.0238931 0.031591 0.0309849 0.04299 0.0402881 0.0294543 0.0309416

0.0866784 0.0578638 0.0546537 0.0626563 0.0630709 0.07216880.0627954 0.0370741 0.060765

0.170747 0.0968246 0.106639 0.126491 0.0923495 0.06602560.0628917 0.0561074 0.0754155

η 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tp

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Efficiency Errors