0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

0.00104918 0.00592999 0.0133809

0.00992909 0.0095506 0.00581846 0.00624459 0.001621630.0120188 0.0144037 0.027655

0.0237428 0.0129113 0.0160397 0.010232 0.00539693 0.01028290.0293845 0.0346185 0.0579064

0.0329242 0.0354663 0.0343199 0.0413481 0.0811008 0.0852253 0.12021 0.164468 0.176388

0.120484 0.12322 0.172474 0.26012 0.478576 0.563867 0.548758 0.641996 0.577843

0.108329 0.0860021 0.0989926 0.165493 0.334293 0.413094 0.493969 0.429763 0.349218

0.216515 0.146164 0.121296 0.172087 0.185397 0.359229 0.394898 0.262464 0.259202

0.177588 0.307864 0.246961 0.178041 0.328377 0.572169 0.523113 0.22056 0.415604

0.885033 0.846825 0.79085 0.526491 0.644074 0.841026 0.823761 0.708885 0.725415

η 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tp

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ErrorSup