0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

1.37623e-07 0.0031873 0.00901361

0.00380718 0.00432452 0.00278369 0.002390990.0002786030.00802932 0.0107569 0.0223876

0.01006 0.00800674 0.00995308 0.00566205 0.00206575 0.005533080.0208742 0.0266923 0.0476345

0.0127379 0.0258063 0.0232023 0.0289467 0.0621425 0.06499560.0976378 0.14203 0.151806

0.0647007 0.101392 0.143482 0.222233 0.429636 0.512651 0.500423 0.602072 0.53567

0.0431864 0.0613193 0.0695467 0.124162 0.27285 0.351134 0.431521 0.380363 0.295078

0.0797809 0.101542 0.0735095 0.108905 0.123427 0.273249 0.314322 0.203555 0.197319

0.00423068 0.192136 0.137654 0.0527283 0.202235 0.427831 0.397522 0.146412 0.294074

0.543539 0.653175 0.577571 0.273509 0.459375 0.708974 0.697978 0.59667 0.574584

η 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tp

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ErrorMin