width2_g_ee_untag_totbkg

Entries 7575 Mean 0.1418 RMS 0.04842

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2