0.0436624 0.0604106 0.107006 0.249332

0.0241121 0.0381883 0.046204 0.128641

0.0151841 0.0213099 0.0359726 0.0876507

0.0150538 0.0167481 0.0405344 0.0699902

Neuron x coordinate

0 1 2 3 4 5 6

Neuron y coordinate

0

1

2

3

4

5

6

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2 0.22

0.24

SOM Output