0.0731917 0.0648208 0.0933677 0.140159

0.0495815 0.0502254 0.0555913 0.0828504

0.0399227 0.0371324 0.0412106 0.0607427

0.0485083 0.042713 0.0573084 0.0626744

Neuron x coordinate

0 1 2 3 4 5 6

Neuron y coordinate

0

1

2

3

4

5

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

SOM output