0.0850119 0.0647697 0.0832733 0.114499

0.0412338 0.0432128 0.0406542 0.0767567

0.0297697 0.0340387 0.0377564 0.0815487

0.0414741 0.0405977 0.068869 0.116535

Neuron x coordinate

0 1 2 3 4 5 6

Neuron y coordinate

0

1

2

3

4

5

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1 SOM output