Width1_mumu_untag_totbkg

Entries 40422 Mean 0.1044 RMS 0.04964

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 1

10

210

310 Width1_mumu_untag_Top Width1_mumu_untag_Diboson Width1_mumu_untag_Zlf_Alp Width1_mumu_untag_Wlf_Alp Width1_mumu_untag_Signal Width1_mumu_untag_QCD Width1_mumu_untag_totbkg Width1_mumu_untag_Data