5 10 15 20 25 0

2000

4000

6000

8000

10000

Input data (signal) Estimated PDF (norm. signal)

var1 signal training

5 10 15 20 25 0

2000

4000

6000

8000

10000

Input data (backgr.) Estimated PDF (norm. backgr.)

var1 background training