0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0

100

200

300

400

500

600 Input data (signal) Estimated PDF (norm. signal)

var2 signal training

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

Input data (backgr.) Estimated PDF (norm. backgr.)

var2 background training