Ntrk1_ee_untag_totbkg

Entries 28030 Mean 4.792 RMS 2.911

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1

10

210

310 Ntrk1_ee_untag_Top Ntrk1_ee_untag_Diboson Ntrk1_ee_untag_Zlf_Alp Ntrk1_ee_untag_Wlf_Alp Ntrk1_ee_untag_Signal Ntrk1_ee_untag_QCD Ntrk1_ee_untag_totbkg Ntrk1_ee_untag_Data