0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 310 × 0 100 200 300 400 500 600 310 × mll_mumu_incl_totbkg

Entries 8032313 Mean 8.763e+04 RMS 1.402e+04

mll_mumu_incl_Top mll_mumu_incl_Diboson mll_mumu_incl_Zlf_Alp mll_mumu_incl_Wlf_Alp Signal mll_mumu_incl_QCD mll_mumu_incl_totbkg mll_mumu_incl_Data