0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

0.000524659 0.00456053 0.0111972

0.00687758 0.00694444 0.00431034 0.00431779 0.000950570.0100321 0.012587 0.0250284

0.0169492 0.0081728 0.0115858 0.00730897 0.00299625 0.007925070.0251852 0.0291777 0.0522979

0.0229358 0.0292028 0.0276855 0.0341686 0.0706522 0.0737463 0.109499 0.153398 0.164278

0.0925926 0.110312 0.158479 0.242126 0.454106 0.537037 0.523474 0.621392 0.556757

0.0757576 0.0736607 0.084507 0.144828 0.304933 0.382114 0.462745 0.406091 0.322148

0.148148 0.124424 0.0980392 0.140496 0.155556 0.316239 0.35461 0.23301 0.229508

0.0909091 0.25 0.192308 0.115385 0.270833 0.5 0.460317 0.183486 0.354839

0.714286 0.75 0.684211 0.4 0.551724 0.775 0.76087 0.652778 0.666667

η 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tp

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Efficiency