0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.000524521 0.00137191 0.00218363

0.00306515 0.00261562 0.00152065 0.0019268 0.0006718350.00199633 0.00182442 0.00263444

0.00686057 0.00217533 0.00287962 0.00219567 0.00149588 0.002380010.00426449 0.0038765 0.00511685

0.0101389 0.0047303 0.00545991 0.00613079 0.00944524 0.0100374 0.0113419 0.0112287 0.0123032

0.0278919 0.0108479 0.014538 0.0190059 0.0244699 0.02564660.0241984 0.0199857 0.0210866

0.0325712 0.0123414 0.0147625 0.0206659 0.0308293 0.03098010.0312242 0.0247414 0.0270699

0.0683673 0.0224062 0.0240408 0.031591 0.0311933 0.04299 0.0402881 0.0294543 0.0310855

0.0866784 0.0578638 0.0546537 0.0626563 0.0641422 0.07216880.0627954 0.0370741 0.060765

0.170747 0.0968246 0.106639 0.126491 0.0923495 0.06602560.0628917 0.0561074 0.0754851

η 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tp

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Efficiency Errors