0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

0.00104918 0.00593244 0.0133809

0.00994273 0.00956007 0.00583099 0.00624459 0.001622410.0120284 0.0144115 0.0276629

0.0238097 0.0103481 0.0144654 0.00950464 0.00449214 0.01030510.0294497 0.0330542 0.0574148

0.0330747 0.0339331 0.0331454 0.0402994 0.0800974 0.0837837 0.120841 0.164627 0.176581

0.120484 0.12116 0.173017 0.261132 0.478576 0.562684 0.547673 0.641378 0.577843

0.108329 0.0860021 0.0992695 0.165493 0.335762 0.413094 0.493969 0.430833 0.349218

0.216515 0.14683 0.12208 0.172087 0.186749 0.359229 0.394898 0.262464 0.260594

0.177588 0.307864 0.246961 0.178041 0.334976 0.572169 0.523113 0.22056 0.415604

0.885033 0.846825 0.79085 0.526491 0.644074 0.841026 0.823761 0.708885 0.742152

η 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tp

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ErrorSup