0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

1.37623e-07 0.00318862 0.00901361

0.00381243 0.00432882 0.0027897 0.002390990.0002787350.00803577 0.0107626 0.022394

0.0100886 0.00599747 0.00870618 0.0051133 0.00150037 0.005545060.0209207 0.0253012 0.0471811

0.0127969 0.0244725 0.0222256 0.0280378 0.0612069 0.06370890.0981567 0.142169 0.151975

0.0647007 0.0994638 0.143941 0.22312 0.429636 0.51139 0.499276 0.601406 0.53567

0.0431864 0.0613193 0.0697445 0.124162 0.274103 0.351134 0.431521 0.38135 0.295078

0.0797809 0.102018 0.0739985 0.108905 0.124362 0.273249 0.314322 0.203555 0.198423

0.00423068 0.192136 0.137654 0.0527283 0.206691 0.427831 0.397522 0.146412 0.294074

0.543539 0.653175 0.577571 0.273509 0.459375 0.708974 0.697978 0.59667 0.591182

η 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tp

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ErrorMin