0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.0028232 0.00247965 0.00349724

0.033883 0.0176639 0.0183159 0.0104703 0.0102547 0.010736 0.0106546 0.00883871 0.00733007

0.0605289 0.0241043 0.0284427 0.0281927 0.0281965 0.0308676 0.0292812 0.0269227 0.025108

0.0709782 0.0262283 0.0307445 0.0365102 0.0424509 0.0356566 0.0311933 0.0313772 0.0358188

0.126491 0.0303891 0.0387638 0.0460093 0.04961 0.0298055 0.0339417 0.0290542 0.0396973

0.134932 0.0385132 0.0597688 0.067566 0.057394 0.0246855 0.0448743 0.0401738 0.0463399

0.19245 0.0563367 0.0584512 0.084337 0.0935288 0.0763604 0.0675077 0.0449741 0.0649923

0.219089 0.0894427 0.114904 0.109664 0.126491 0.18 0.0948683 0.18 0.10328

0.272166 0.0968246 0.18 0.126491 0.0797856 0.0948683 0.0866784 0.126491 0.116927

η 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tp

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Efficiency Errors