0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

0.0085104

0.353553 0.0683673 0.0253102 0.0307207 0.0256996 0.0321047 0.0255212

0.171163 0.0573324 0.069196 0.080715 0.101764 0.096 0.0794627 0.0691185 0.0727838

0.272166 0.071334 0.073165 0.0897998 0.115878 0.0993113 0.116855 0.08 0.0711647

0.18 0.11051 0.121031 0.128008 0.18 0.18 0.18 0.18 0.0866784

0.18 0.170747 0.171163 0.152145 0.18 0.18 0.18 0.18 0.170747

0.353553 0.18 0.152145 0.18 0.18 0.18 0.18 0.153093

0.353553 0.18 0.272166 0.272166 0.18 0.18 0.18 0.178885

0.13858 0.187044 0.219089 0.19245 0.18 0.18 0.18 0.18

η 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tp

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Efficiency Errors