0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.333333 0.0714286 0.111111 0.142857 0.230769 0.125

1 0.545455 0.75 1 1 0.5 1 0.6

0.75 0.833333 0.833333 0.5 0.5 1 1 1

1 0.333333 0.833333 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 0.8 1 0.8 1 1 1 1 1

η 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tp

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Efficiency