0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.272166 0.0688303 0.104757 0.13226 0.116855 0.116927

0.18 0.150131 0.216506 0.18 0.18 0.204124 0.18 0.154919

0.125 0.152145 0.152145 0.25 0.25 0.18 0.18 0.18

0.18 0.272166 0.152145 0.18 0.18

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

0.18 0.178885 0.18 0.178885 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

η 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tp

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Efficiency Errors